<code latex>
%Vertikale Abstände --- Vertikale Abstände --- Vertikale Abstände

\setlength{\voffset}{-2.54cm}      % Druckerei: Abstand zur Schneidemarke
% Folgende 3 Angaben ergeben (auf Seiten ohne Kopfzeile) zusammen den oberen Rand
% Probleme ergeben sich mit \topskip : Gibt man hier nicht genau die Größe der 
% Buchstaben an, so ist der obere Rand um diesen Fehler zu korrigieren.
\setlength{\topmargin}{0.5cm}      % Blattrand - Oberkante Kopfzeile
\setlength{\headheight}{0.5cm}     % Höhe Kopfzeile
\setlength{\headsep}{0.5cm}        % Unterkante Kopfzeile - Oberkante Text
\setlength{\topskip}{1ex}          % Oberkante Text - Grundlinie 1. Zeile
\setlength{\textheight}{25.5cm}    % Gesamthöhe Text; ohne letzte Unterlänge
%\setlength{\footskip}{1.5cm}      % Unterkante Text - Grundlinie Fußzeile
\setlength{\footskip}{1cm}         % Unterkante Text - Grundlinie Fußzeile
%und da bleiben nur noch 14 mm übrig! (13,5mm ist der unbedruckbare Bereich!?)
\setlength{\marginparpush}{1.5ex}  % Abstand zwischen Randnotizen 



%Horizontale Abstände --- Horizontale Abstände --- Horizontale Abstände

% Folgende Zeile enthielt den Wert -2.54 cm
\setlength{\hoffset}{-2.54cm}      % Druckerei: Abstand zur Schneidemarke
\setlength{\oddsidemargin}{2.0cm}  % Linker Rand: allgemein / ungerade Seiten
\setlength{\evensidemargin}{2.0cm} % Linker Rand: gerade Seiten
\setlength{\textwidth}{17.0cm}     % Textbreite
\setlength{\columnsep}{1cm}        % 2-spaltig: Abstand zwischen Spalten
\setlength{\marginparsep}{0.4cm}   % Text - Randnotiz
\setlength{\marginparwidth}{1.7cm} % Rand-Notiz-Breite

%Absatzeinstellungen --- Absatzeinstellungen --- Absatzeinstellungen
\setlength{\parindent}{0em}        % erste Absatzzeile ohne Einrückung
\setlength{\parskip}{1.5ex plus 0.5ex minus 0.5ex}  
                                   % 1,5 facher Zeilenabstand zwischen den Absätzen
\renewcommand{\baselinestretch}{1.5}  
                                   % 1,5 facher Zeilenabstand zwischen den Zeilen

</code>

Mittlerweile habe ich gelernt (siehe [[ftp://dante.ctan.org/tex-archive/info/l2tabu/german/|Tabus]], dass man die Zeilenabstände so besser nicht ändert, da man tunlichst den Befehl ''renewcommand'' nicht verwenden sollte. Statt dessen sollte man folgendes verwenden:
<code latex>
\usepackage{setspace}
\onehalfspacing
</code>